Liquid Argon CalorimeterAtlas �level 1� milestonesBaselineExpectedNote — Atlas milestones are ordered by sub-systemBARREL SYSTEMBarrel ready for installationJuly 2003CryostatContract awardSept1998Aug1998Start of cold test (B180)Nov2002FeedthroughsStart of FT fabrication (serie)April1999Sept1999PS detectorFirst batch assembled and testedApril2000EM calorimeterBeam test (module-0 partly equipped)Sept 1998Nov 1998Beam test (module-0 fully equipped)April1999Aug1999AbsorbersStart Absorber fabrication (serie)Oct1998Mar19991024 Absorbers produced (serie)April2000End of Absorber Fabrication (serie)Aug2001ElectrodesAll electrodes produced (serie)Jun 2001Dec2001ModulesM1 assembled and warm testedApril1999Feb2000M16 assembled and testedAug2000M32 assembled and testedDec2001

Liquid Argon CalorimeterAtlas �level 1� milestonesBaselineExpectedNote — Atlas milestones are ordered by sub-systemENDCAP SYSTEMCold tests done AE(C)April2002July 2002Cold tests done AE(A)Nov2003AE(C) ready for installationOct2 0 0 3 AE(A) ready for installationJan2 0 0 4 EC CryostatsContract awardSept1998Jan1999FeedthroughsStart of FT fabrication (serie)April1999Sept1999PS detectorStart AE(C) module fabrication April1999Start AE(A) module fabrication April2000EM detectorBeam test (module-0 1st run)Aug1998Sept1998Beam test (module-0 2nd run)May1999Oct1999AbsorbersStart fabrication absorbersDec1998May19991/2 of absorbers stacked, folded and curedMay2000End fabrication absorbersSept 2001ElectrodesAll electrodes produced (serie)Oct 2001Jan2002ModulesModule 1 ECC assembled, warm testedMar1999Feb2000Module 8 ECC assembled, warm testedJune2000Module 1 ECA assembled, warm testedAug2000Module 8 ECA assembled, warm testedFeb2002HEC DetectorModulesBeam test 97 (Module 0)Nov1997Nov1997Start production modules AE(C)Oct1998Mar199916 wedges (1F+1R) ready at stacking sitesDec1999June 2000Start production modules AE(A)June2000Dec200016 wedges (1F+1R) ready at stacking sitesJune2001Dec2001Cold electronicsValidation after PRRMay1998June1998

Liquid Argon CalorimeterAtlas �level 1� milestonesBaselineExpectedNote — Atlas milestones are ordered by sub-systemFCAL DetectorFCAL1 Beam Tests (Module 0)June1998FCAL2 Beam Tests (Module 0)June1998Start of module productionJune1999FCAL1(C) and FCAL2(C) producedJune2000Dec2000All modules constructedMay2001Dec2001PROXIMITY SERVICESCryogenics componentsTendering doneJune1999Mar2000CryolinesEnd of design (B180)Sept1999End of installation B180 — EC(C)Jan2001Instrumentation and controlsEnd of fabrication/integration B180 — EC(C)Jan2001Contract award (UXA15)Sept 2001Monitoring equipmentControl elements ready for integration in B180June2001ELECTRONICSFront end electronicsEM: Qualification of Mod.0 electronics (Crate/FEB/Calib/TTC)Nov1998End of qualification procedure — Freeze design and partsJune2000Two full crates of FE electronics producedJune2001All FE electronics availableOct 2003Rod electronicsOrder Atlas prototypesJune2001INTEGRATION AND TESTS (B180)CryogenicsEnd of design — Start installationJune1999 Jan2000