P. Schacht, 17.4.00

Status Module Production MPI - April 2000

Modules finished and HV tested:

• CR21 • CF19

Modules being presently stacked (all material available):

• CR19

Next Modules to come: (requested date)

Module Cu Plates Pad Boards EST Boards CR18 √ √ urgent CF20 √ √ urgent CR25 √ √ 1.6.00.

CR26 √ √ 1.6.00.

CF21 1.7.00. 1.7.00. 1.7.00. CF22 1.7.00. 1.7.00. 1.7.00. CF26 1.11.00. 1.11.00. 1.11.00. CF27 1.11.00. 1.11.00. 1.11.00. AF14 CR17 arrived 17.4.00. CR20 arrived 17.4.00. SRM1 finished by end of april SRM2 finished by end of april