P. Schacht (MPI München) EMEC/HEC Combined Run HEC2 Support Structure

Combined EMEC/HEC Test

• Outer EMEC • HEC1: 3 modules • HEC2: 2 modules with one longitudinal segment only

Combined EMEC/HEC Test

HEC2 Support Structure

EMEC/HEC Combined Run - HEC2 Support, P.Schacht, 5.7.01 4

HEC2 Support Structure

HEC2 Support Structure

EMEC/HEC Combined Run - HEC2 Support, P.Schacht, 5.7.01 6