% -*- coding:utf-8 -*-
% vi:encoding=utf-8:
% !TEX encoding = UTF-8 Unicode
%
% This file should be utf8 encoded so that these characters render as
% umlauts: ÄÖÜäöüß
%

\thispagestyle{empty}

\begin{figure}[phtb]
  \begin{center}
    \includegraphics[width=10cm]{MPP_logo_pantone328c}
  \end{center}
\end{figure}


\vspace*{\fill}

\begingroup
\leftskip=2cm
\parindent0pt

Juli 2013

Alle Rechte vorbehalten

Max-Planck-Institut f\"ur Physik (Werner-Heisenberg-Institut),
M\"unchen

(edited by S.~Stonjek)

\endgroup

