30 mm tubes - measurement (GIF 2004) 15 mm tubes - prediction from GIF 2004 15 mm tubes - measurement (GIF 2008)

counting rate (Hz/cm^2) average single tube resolution (μm)

80 100 120 140 160 180 200 220

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000