r [mm]

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 σ

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3 Iteration 1 r [mm]

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 σ

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3 Iteration 2 r [mm]

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 σ

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3 Iteration 3 r [mm]

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 σ

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3 Iteration 4 r [mm]

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 σ

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3 Iteration 5