%---------------------------------------------------------------------
% DPG 97 Besuchsprogramm Poster
% Author: H. Kroha
%
% A Novel Laser Alignment System for Particle Tracking Detectors
% Using Transparent Silicon Strip Sensors
% --------------------------------------------------------------------
%
%FORMAT latexe % use LATEXE format
\documentstyle[epsfig]{article0}
% ---------------------------------------------------------------------
\oddsidemargin -3.0mm
\evensidemargin -3.0mm
\topmargin -13mm
\headheight 12pt
\headsep 25pt
\footheight 12pt
\footskip 75pt
\textheight 250mm
\textwidth 170mm
\columnsep  9mm

\parskip 0.3cm

\font\tenrm=cmr10

\pagestyle{empty}

%\psdraft

\input stretch

\begin{document}
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Page1
%

\begin{center}
\framebox[15.0cm]{\Huge\bf Das ATLAS Myonspektrometer}
\end{center}
\vskip 1.0cm

\begin{huge}

\noindent
Drei Ebenen von Pr\"azisionsmyonkammern

\noindent
im toroidalen Magnetfeld der gr\"o\ss ten bisher gebauten

\noindent
supraleitenden Magnetspule.
\end{huge}

\begin{figure}[bh]
\begin{center}
\mbox{\epsfig{figure=atlas.eps,width=\textwidth}}
\end{center}
\end{figure}
%
\eject
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\end{document}
