% --------------------------------------------------------------------
% IEEE 2000 Talk
% Author: H. Kroha
% --------------------------------------------------------------------
%FORMAT latex % use LATEXE format
\documentstyle[epsfig,rotating,colordvi,fancyheadings]{foils}
% ---------------------------------------------------------------------
\oddsidemargin  -15mm
\evensidemargin -15mm
\topmargin -30mm
%\headheight 12pt
%\headsep 25pt
%\footheight 12pt
%\footskip 75pt
\textheight 265mm
\textwidth 190mm

\font\tenrm=cmr10

%\psdraft

\begin{document}

\pagestyle{fancyplain}
 \headrulewidth 0pt
 \plainheadrulewidth 0pt
 \footrulewidth 2pt
 \plainfootrulewidth 2pt
\rhead[\fancyplain{}{}]{\fancyplain{}{}}
\lhead[\fancyplain{}{}]{\fancyplain{}{}}
\rfoot[\fancyplain{}{}]%
{\fancyplain{\tiny IEEE NSS Symposium, 19/10/2000}%
{\tiny IEEE NSS Symposium, 19/10/2000}}
\cfoot{}
\lfoot[\fancyplain{}{}]%
{\fancyplain{\tiny H.~Kroha, MPI f\"ur Physik, Munich}%
{\tiny H.~Kroha, MPI f\"ur Physik, Munich}}

\fboxrule=0.8mm
\fboxsep=5mm
\parindent=0.0em

\renewcommand{\arraystretch}{1.10}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\begin{figure}

\begin{center}
\Blue{\large\bf Optical Monitoring of Layer Positioning}
\end{center}
\vspace{6mm}

\Red{\bf with laser beams and semi-transparent position sensors}\hfill\break
{\bf (ALMY sensors: see Poster Session 1, Silicon Detectors)}\hfill
\vspace{-3mm}

\begin{center}
\mbox{\epsfig{figure=klebe1.eps,width=0.90\textwidth}}
\end{center}
\vspace{5mm}

\begin{tabular}{ll}

\begin{minipage}{0.5\textwidth}

\hspace{-21mm}
\mbox{\epsfig{figure=/.at/WWW/ftp/outgoing/alignment/triple_almy_1.eps,angle=-90,width=0.57\textwidth}}
\end{minipage} &
\begin{minipage}{0.5\textwidth}

\hspace{-20mm}
\mbox{\epsfig{figure=/.at/WWW/ftp/outgoing/alignment/triple_almy_3.eps,angle=-90,width=0.57\textwidth}}
\end{minipage} \\

\end{tabular}

\vspace{-200mm}
\end{figure}
\clearpage
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\end{document}
