% --------------------------------------------------------------------
% Aachen 99 Vortrag
% Author: H. Kroha
% --------------------------------------------------------------------
%FORMAT latex % use LATEXE format
\documentstyle[epsfig,rotating,colordvi,fancyheadings]{foils}
% ---------------------------------------------------------------------
\oddsidemargin  -17mm
\evensidemargin -17mm
\topmargin -31mm
%\headheight 12pt
%\headsep 25pt
%\footheight 12pt
%\footskip 75pt
\textheight 271mm
\textwidth 195mm

\font\tenrm=cmr10

%\psdraft

\begin{document}

\pagestyle{fancyplain}
 \headrulewidth 0pt
 \plainheadrulewidth 0pt
 \footrulewidth 1pt
 \plainfootrulewidth 1pt
\rhead[\fancyplain{}{}]{\fancyplain{}{}}
\lhead[\fancyplain{}{}]{\fancyplain{}{}}
\rfoot[\fancyplain{}{}]%
{\fancyplain{\tiny IEEE NSS Symposium, 19/10/2000}%
{\tiny IEEE NSS Symposium, 19/10/2000}}
\cfoot{}
\lfoot[\fancyplain{}{}]%
{\fancyplain{\tiny H.~Kroha, MPI f\"ur Physik, Munich}%
{\tiny H.~Kroha, MPI f\"ur Physik, Munich}}

\fboxrule=0.8mm
\fboxsep=3mm
\parindent=0.0em
\arrayrulewidth=0.8mm
\tabcolsep=2mm
\renewcommand{\arraystretch}{1.15}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Page5
%
\begin{figure}
\begin{center}
\begin{Large}
\Blue{\fbox{\bf Drift Tube Fabrication}}
\end{Large}
\vspace{5mm}

\Red{\bf Precise wire location in the endplugs with respect to}
\Red{\bf external references using fast UV curing glue (II)}

\vspace{1mm}
\mbox{\epsfig{figure=/.at/WWW/ftp/outgoing/mdt/Wiring/bos_wiring_2.eps,angle=-90,width=0.91\textwidth}}

%\mbox{\epsfig{figure=/.at/mdt_data/kroha/endplug/glueing_assembly_uv_on.eps,
%width=0.77\textwidth}}

\mbox{\epsfig{figure=/.at/mdt_data/kroha/endplug/figure24.eps,angle=-90,width=0.91\textwidth}}

\end{center}

\vspace{-200mm}

\end{figure}

\clearpage
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\end{document}
