% --------------------------------------------------------------------
% Aachen 99 Vortrag
% Author: H. Kroha
% --------------------------------------------------------------------
%FORMAT latex % use LATEXE format
\documentstyle[epsfig,rotating,colordvi,fancyheadings]{foils}
% ---------------------------------------------------------------------
\oddsidemargin  -17mm
\evensidemargin -17mm
\topmargin -25mm
%\headheight 12pt
%\headsep 25pt
%\footheight 12pt
%\footskip 75pt
\textheight 260mm
\textwidth 190mm

\font\tenrm=cmr10

%\psdraft

\begin{document}

\pagestyle{fancyplain}
 \headrulewidth 0pt
 \plainheadrulewidth 0pt
 \footrulewidth 1pt
 \plainfootrulewidth 1pt
\rhead[\fancyplain{}{}]{\fancyplain{}{}}
\lhead[\fancyplain{}{}]{\fancyplain{}{}}
\rfoot[\fancyplain{}{}]%
{\fancyplain{\tiny IEEE NSS Symposium, 19/10/2000}%
{\tiny IEEE NSS Symposium, 19/10/2000}}
\cfoot{}
\lfoot[\fancyplain{}{}]%
{\fancyplain{\tiny H.~Kroha, MPI f\"ur Physik, Munich}%
{\tiny H.~Kroha, MPI f\"ur Physik, Munich}}

\fboxrule=0.8mm
\fboxsep=3mm
\parindent=0.0em
\arrayrulewidth=0.8mm
\tabcolsep=2mm
\renewcommand{\arraystretch}{1.15}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Page17
%
\begin{figure}

\begin{center}
\Blue{\fbox{\Large\bf Drift Tube Fabrication}}
\vspace{10mm}

\Red{\large\bf Precise mechanical wire location in endplugs with reference surfaces}
\end{center}
\vspace{53mm}

\begin{tabular}{ll}
\hspace{-5mm}
\mbox{\epsfig{figure=/.at/WWW/ftp/outgoing/mdt/Endplugs/Endplug99/Endplug99-3d-3.eps,
angle=-90,width=0.39\textwidth}}\hfill
 &
\hspace{18mm}
\mbox{\epsfig{figure=/.at/WWW/ftp/outgoing/mdt/Endplugs/Endplug99/Twister99-3d-1.eps,
angle=-90,width=0.39\textwidth}}\hfill
\\
\end{tabular}

\vspace{-75mm}
\begin{center}
\hspace{-12mm}\mbox{\epsfig{figure=/home/pcatlas17/kroha/eps/ep99_3d_color.eps,
width=1.1\textwidth}}
\end{center}

\vspace{-200mm}

\end{figure}

\clearpage
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\end{document}
