Automated Drift Tube Wiring Station

• Developed by CERN/INFN Frascati/NIKHEF. • Operated in climatized clean room at JINR Dubna. • Collaboration Munich–Dubna.

H. Kroha, MPI für Physik, Munich IEEE NSS Symposium, 19/10/2000