% --------------------------------------------------------------------
% Site Review 24 July 2000
% Author: H. Kroha
% --------------------------------------------------------------------
%FORMAT latex % use LATEXE format
\documentstyle[epsfig,rotating,colordvi,fancyheadings]{foils}
% ---------------------------------------------------------------------
\oddsidemargin  -17mm
\evensidemargin -17mm
\topmargin -20mm
%\headheight 12pt
%\headsep 25pt
%\footheight 12pt
%\footskip 75pt
\textheight 260mm
\textwidth 190mm

\font\tenrm=cmr10

%\psdraft

\begin{document}

\pagestyle{fancyplain}
 \headrulewidth 0pt
 \plainheadrulewidth 0pt
 \footrulewidth 2pt
 \plainfootrulewidth 2pt
\rhead[\fancyplain{}{}]{\fancyplain{}{}}
\lhead[\fancyplain{}{}]{\fancyplain{}{}}
\rfoot[\fancyplain{}{}]%
{\fancyplain{\tiny IEEE NSS Symposium, 19/10/2000}%
{\tiny IEEE NSS Symposium, 19/10/2000}}
\cfoot{}
\lfoot[\fancyplain{}{}]%
{\fancyplain{\tiny H.~Kroha, MPI f\"ur Physik, Munich}%
{\tiny H.~Kroha, MPI f\"ur Physik, Munich}}

\fboxrule=0.8mm
\fboxsep=3mm
\parindent=0.0em

\renewcommand{\arraystretch}{1.10}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\begin{sidewaysfigure}

\vspace{-20mm}
\begin{center}
\Blue{\fbox{\Large\bf Drift Tube Test Facilities Dubna/Munich}}
\end{center}
\vspace{3mm}

\begin{tabular}{ll}
\hspace{-18mm}
\begin{minipage}{0.5\textheight}
\begin{center}
\Red{\large\bf Gas Leak and HV Test Stand}
\vspace{3mm}

\mbox{\epsfig{figure=/.at/WWW/ftp/outgoing/mdt/Module0/site-review-lmu-03.eps,height=1.15\textwidth}}
\end{center}
\end{minipage} &

\hspace{-15mm}
\begin{minipage}{0.5\textheight}
\begin{center}

\Red{\large\bf Semi-automated X-ray station} 
\hspace{2mm}\Red{\large\bf for wire position measurement}
\vspace{17mm}\vfill

\mbox{\epsfig{figure=/.at/WWW/ftp/outgoing/mdt/Module0/site-review-lmu-05.eps,height=0.97\textwidth}}
\end{center}
\end{minipage} \\
\end{tabular}

\vspace{-20mm}

\end{sidewaysfigure}

\clearpage
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\end{document}
