Large-Scale Production and Test of Precision Drift Tube Chambers for the ATLAS Muon Spectrometer

F. Bauer, W. Blum, S. Horvat, H. Kroha, A. Manz, R. Richter

Max-Planck-Institut für Physik, Munich, Germany

O. Kortner, F. Rauscher, D. Schaile, A. Staude, R. Stroehmer, T. Trefzger

Ludwig-Maximilian University, Munich, Germany

G. Chelkov, D. Dedovitch, P. Evtoukhovitch, A. Gongadze, M. Gostkine, D. Khartchenko, S. Kotov, I. Potrap, E. Rogalev, E. Tskhadadze, V. Zhuravlov

Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia

• Monitored Drift Tube (MDT) Chambers for the ATLAS Muon Spectrometer

• Drift Tube Production in Dubna

• Chamber Construction in Munich

• Test Program

H. Kroha, MPI für Physik, Munich 1 IEEE NSS Symposium, 7 November, 2001