% --------------------------------------------------------------------
% Elba 2000 Vortrag
% Author: H. Kroha
% --------------------------------------------------------------------
%FORMAT latex % use LATEXE format
\documentstyle[epsfig,colordvi,fancyheadings]{foils}
% ---------------------------------------------------------------------
\oddsidemargin  -12mm
\evensidemargin -12mm
\topmargin -20mm
%\headheight 12pt
%\headsep 25pt
%\footheight 12pt
%\footskip 75pt
\textheight 250mm
\textwidth 180mm

\font\tenrm=cmr10

%\psdraft
\setcounter{page}{1}

\begin{document}

\pagestyle{fancyplain}
 \headrulewidth 0pt
 \plainheadrulewidth 0pt
 \footrulewidth 1pt
 \plainfootrulewidth 1pt
\rhead[\fancyplain{}{}]{\fancyplain{}{}}
\lhead[\fancyplain{}{}]{\fancyplain{}{}}
\rfoot[\fancyplain{}{}]%
{\fancyplain{\tiny IEEE NSS Symposium, 7 November, 2001}%
{\tiny IEEE NSS Symposium, 7 November, 2001}}
\cfoot{\tiny\thepage}
\lfoot[\fancyplain{}{}]%
{\fancyplain{\tiny H.~Kroha, MPI f\"ur Physik, Munich}%
{\tiny H.~Kroha, MPI f\"ur Physik, Munich}}

\fboxrule=1.0mm
\fboxsep=3mm
\parindent=0.0em

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Page1
%
\begin{figure}
\textBlue
\begin{center}
\fbox{\rule[-15mm]{0mm}{18mm}
\parbox{180mm}{
\begin{center}
{\Large\bf Large-Scale Production and Test} \\
\hfill \\
{\Large\bf of Precision Drift Tube Chambers} \\
\hfill \\
{\Large\bf for the ATLAS Muon Spectrometer} \\
\end{center}
}}
\textBlack
\vspace{6mm}


\hbox to \textwidth{F.~Bauer, W.~Blum, S.~Horvat, \underline{H.~Kroha}, A.~Manz, R.~Richter}
\vspace{2mm}

{\small Max-Planck-Institut f\"ur Physik, Munich, Germany}
\vspace{4mm}

O.~Kortner, F.~Rauscher, D.~Schaile, A.~Staude, R.~Stroehmer, T.~Trefzger
\vspace{2mm}

{\small Ludwig-Maximilian University, Munich, Germany}
\vspace{4mm}

G.~Chelkov, D.~Dedovitch, P.~Evtoukhovitch, A.~Gongadze, M.~Gostkine, D.~Khartchenko,
S.~Kotov, I.~Potrap, E.~Rogalev, E.~Tskhadadze, V.~Zhuravlov
\vspace{2mm}

{\small Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia}

\end{center}

\vspace{15mm}

\begin{itemize}
\addtolength{\itemindent}{-3mm}

\item \Red{\bf Monitored Drift Tube (MDT) Chambers for the ATLAS Muon Spectrometer}

\item \Red{\bf Drift Tube Production in Dubna}

\item \Red{\bf Chamber Construction in Munich}

\item \Red{\bf Test Program}

\end{itemize}

\vspace{-200mm}

\end{figure}
\clearpage
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\end{document}
