% --------------------------------------------------------------------
% IEEE 2000 Vortrag
% Author: H. Kroha
% --------------------------------------------------------------------
%FORMAT latex % use LATEXE format
\documentstyle[epsfig,rotating,colordvi,fancyheadings]{foils}
% ---------------------------------------------------------------------
\oddsidemargin  -20mm
\evensidemargin -20mm
\topmargin -35mm
%\headheight 12pt
%\headsep 25pt
%\footheight 12pt
%\footskip 75pt
\textheight 265mm
\textwidth 200mm

\font\tenrm=cmr10

%\psdraft
\setcounter{page}{3}

\begin{document}

\pagestyle{fancyplain}
 \headrulewidth 0pt
 \plainheadrulewidth 0pt
 \footrulewidth 1pt
 \plainfootrulewidth 1pt
\rhead[\fancyplain{}{}]{\fancyplain{}{}}
\lhead[\fancyplain{}{}]{\fancyplain{}{}}
\rfoot[\fancyplain{}{}]%
{\fancyplain{\tiny IEEE NSS Symposium, 7 November, 2001}%
{\tiny IEEE NSS Symposium, 7 November, 2001}}
\cfoot{\tiny\thepage}
\lfoot[\fancyplain{}{}]%
{\fancyplain{\tiny H.~Kroha, MPI f\"ur Physik, Munich}%
{\tiny H.~Kroha, MPI f\"ur Physik, Munich}}

\fboxrule=0.8mm
\fboxsep=3mm
\parindent=0.0em
\arrayrulewidth=0.5mm
\tabcolsep=2mm
\renewcommand{\arraystretch}{1.10}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Page2
%
\begin{figure}

\begin{center}
\begin{Large}
\hphantom{\bf ATLAS Myonspektrometer}
\end{Large}
\vspace{20mm}

\begin{tabular}{c}
\mbox{\epsfig{figure=muon_rphi.eps,height=12.3cm}} \\
\\
\vspace{-11mm}\mbox{\epsfig{figure=muon_rz.eps,height=10.5cm}} \\
\hline
\end{tabular}
\end{center}
%

\vspace{-256mm}
\begin{center}
\begin{Large}
\Blue{\framebox[14.8cm]{\bf ATLAS Myonspektrometer}}
\end{Large}
\end{center}

\end{figure}
\clearpage
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\end{document}
