% --------------------------------------------------------------------
% Aachen 99 Vortrag
% Author: H. Kroha
% --------------------------------------------------------------------
%FORMAT latex % use LATEXE format
\documentstyle[epsfig,rotating,colordvi,fancyheadings]{foils}
% ---------------------------------------------------------------------
\oddsidemargin  -17mm
\evensidemargin -17mm
\topmargin -25mm
%\headheight 12pt
%\headsep 25pt
%\footheight 12pt
%\footskip 75pt
\textheight 260mm
\textwidth 185mm

\font\tenrm=cmr10

%\psdraft
\setcounter{page}{11}

\begin{document}

\pagestyle{fancyplain}
 \headrulewidth 0pt
 \plainheadrulewidth 0pt
 \footrulewidth 1pt
 \plainfootrulewidth 1pt
\rhead[\fancyplain{}{}]{\fancyplain{}{}}
\lhead[\fancyplain{}{}]{\fancyplain{}{}}
\rfoot[\fancyplain{}{}]%
{\fancyplain{\tiny IEEE NSS Symposium, 7 November, 2001}%
{\tiny IEEE NSS Symposium, 7 November, 2001}}
\cfoot{\tiny\thepage}
\lfoot[\fancyplain{}{}]%
{\fancyplain{\tiny H.~Kroha, MPI f\"ur Physik, Munich}%
{\tiny H.~Kroha, MPI f\"ur Physik, Munich}}

\fboxrule=0.8mm
\fboxsep=3mm
\parindent=0.0em
\arrayrulewidth=0.8mm
\tabcolsep=2mm
\renewcommand{\arraystretch}{1.15}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Page14
%
\begin{figure}

\begin{center}
\Blue{\Large\bf Wire Tension Measurement}
\end{center}
\vspace{7mm}

\Red{{\bf Measurement of the wire oscillation frequency at} 
{\boldmath $20^\circ$~C}}\hfill\break

$\bullet$ {\bf immediately after tube assembly:}

\vspace{-68mm}
\begin{center}
\mbox{\epsfig{figure=/.at/wwwatlas/ftp/outgoing/mdt/tubes/Dubna_tension.eps,
%bbllx=25mm,bblly=190mm,
width=1.00\textwidth}}
%width=550mm}}
\end{center}
\vspace{-76mm}

$\bullet$ {\bf 2 months later:}

\vspace{-66mm}
\begin{center}
\mbox{\epsfig{figure=/.at/wwwatlas/ftp/outgoing/mdt/tubes/Dubna_deltension_2.eps,
%bbllx=25mm,bblly=190mm,
width=1.00\textwidth}}
%width=550mm}}
\end{center}

\vspace{-200mm}

\end{figure}

\clearpage
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\end{document}
