% --------------------------------------------------------------------
% Aachen 99 Vortrag
% Author: H. Kroha
% --------------------------------------------------------------------
%FORMAT latex % use LATEXE format
\documentstyle[epsfig,rotating,colordvi,fancyheadings]{foils}
% ---------------------------------------------------------------------
\oddsidemargin  -17mm
\evensidemargin -17mm
\topmargin -17mm
%\headheight 12pt
%\headsep 25pt
%\footheight 12pt
%\footskip 75pt
\textheight 253mm
\textwidth 190mm

\font\tenrm=cmr10

%\psdraft
\setcounter{page}{20}

\begin{document}

\pagestyle{fancyplain}
 \headrulewidth 0pt
 \plainheadrulewidth 0pt
 \footrulewidth 1pt
 \plainfootrulewidth 1pt
\rhead[\fancyplain{}{}]{\fancyplain{}{}}
\lhead[\fancyplain{}{}]{\fancyplain{}{}}
\rfoot[\fancyplain{}{}]%
{\fancyplain{\tiny IEEE NSS Symposium, 7 November, 2001}%
{\tiny IEEE NSS Symposium, 7 November, 2001}}
\cfoot{\tiny\thepage}
\lfoot[\fancyplain{}{}]%
{\fancyplain{\tiny H.~Kroha, MPI f\"ur Physik, Munich}%
{\tiny H.~Kroha, MPI f\"ur Physik, Munich}}

\fboxrule=0.8mm
\fboxsep=3mm
\parindent=0.0em
\arrayrulewidth=0.8mm
\tabcolsep=2mm
\renewcommand{\arraystretch}{1.15}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Page14
%
\begin{figure}

\begin{center}
\Blue{\Large\bf Preliminary Testbeam Results}
\end{center}
\vspace{5mm}

{\bf
\begin{itemize}
\addtolength{\itemindent}{-3mm}

\item Nominal operating parameters:\hfill\break
\Red{Ar:CO{\boldmath ${}_2$}(93:7) at 3 bar,}
\Red{gas gain {\boldmath $2\cdot 10^4$} at 3080~V.}
\vspace{-5mm}

\item Space-drift time relationship from calibration with silicon strip detector
telescope (1999 data) with autocalibration corrections (2001 data).
\vspace{-5mm}

\item Drift tube resolution as a fct.\ of drift distance
determined from track fit through 5 out of 6 layers.

\end{itemize}
}
\vspace{-35mm}

\mbox{\epsfig{figure=/.at/wwwatlas/ftp/outgoing/mdt/testbeam/trackfit2.ps,
width=1.02\textwidth}}
\vspace{-200mm}

\end{figure}

\clearpage
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\end{document}
