% --------------------------------------------------------------------
% Aachen 99 Vortrag
% Author: H. Kroha
% --------------------------------------------------------------------
%FORMAT latex % use LATEXE format
\documentstyle[epsfig,rotating,colordvi,fancyheadings]{foils}
% ---------------------------------------------------------------------
\oddsidemargin  -15mm
\evensidemargin -15mm
\topmargin -30mm
%\headheight 12pt
%\headsep 25pt
%\footheight 12pt
%\footskip 75pt
\textheight 265mm
\textwidth 185mm

\font\tenrm=cmr10

%\psdraft
\setcounter{page}{4}

\begin{document}

\pagestyle{fancyplain}
 \headrulewidth 0pt
 \plainheadrulewidth 0pt
 \footrulewidth 1pt
 \plainfootrulewidth 1pt
\rhead[\fancyplain{}{}]{\fancyplain{}{}}
\lhead[\fancyplain{}{}]{\fancyplain{}{}}
\rfoot[\fancyplain{}{}]%
{\fancyplain{\tiny IEEE NSS Symposium, 7 November, 2001}%
{\tiny IEEE NSS Symposium, 7 November, 2001}}
\cfoot{\tiny\thepage}
\lfoot[\fancyplain{}{}]%
{\fancyplain{\tiny H.~Kroha, MPI f\"ur Physik, Munich}%
{\tiny H.~Kroha, MPI f\"ur Physik, Munich}}

\fboxrule=0.8mm
\fboxsep=3mm
\parindent=0.0em
\arrayrulewidth=0.8mm
\tabcolsep=2mm
\renewcommand{\arraystretch}{1.14}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Page3
%
\begin{figure}
\begin{center}
\begin{Large}
\Blue{\fbox{\bf Monitored Drift Tube Chambers}}
\end{Large}
\end{center}

\vspace{2mm}
\begin{center}
\mbox{\epsfig{figure=fmmdtch.eps,angle=-90,height=12.0cm}}

\vspace{4mm}
\textBlue
%\begin{small}
\begin{tabular}{|l|c|}

\hline
\multicolumn{2}{|c|}{\normalsize\bf Operating parameters} \\ [2mm]
\hline
\Black{Gas mixture}  & \Red{\boldmath $Ar:CO_2~(93:7)$} \\
\Black{Gas pressure} & \Red{\bf 3~bar} \\
\Black{Gas gain}     & \Red{\boldmath $2\times 10^4$} \\
\Black{Maximum drift time} & \Red{\bf 680~ns} \\
\hline
\multicolumn{2}{|c|}{\normalsize\bf Chamber precision} \\ [2mm]
\hline
\Black{Single-tube resolution} & \Red{{\boldmath $\le 80~\mu$}{\bf m rms}} \\
\Black{Wire position/tube}     & \Red{{\boldmath $\le 10~\mu$}{\bf m rms}} \\
\Black{Wire position/chamber}  & \Red{{\boldmath $\le 20~\mu$}{\bf m rms}} \\
\Black{Chamber position resolution}  & \Red{{\boldmath $\le 40~\mu$}{\bf m rms}} \\ [2mm]
\hline
\Black{$\Delta p_T/p_T (6-1000$~GeV)} & \Red{\boldmath $2-10\%$} \\
\hline
\end{tabular}
%\end{small}
\textBlack

\end{center}
\end{figure}
\clearpage
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\end{document}
