Drift Tube Fabrication

In a temperature-controlled clean room at JINR, Dubna using an automated assembly station (developed by CERN/Frascati/NIKHEF).

H. Kroha, MPI für Physik, Munich 7 IEEE NSS Symposium, 7 November, 2001