% --------------------------------------------------------------------
% Aachen 99 Vortrag
% Author: H. Kroha
% --------------------------------------------------------------------
%FORMAT latex % use LATEXE format
\documentstyle[epsfig,rotating,colordvi,fancyheadings]{foils}
% ---------------------------------------------------------------------
\oddsidemargin  -17mm
\evensidemargin -17mm
\topmargin -67mm
%\headheight 12pt
%\headsep 25pt
%\footheight 12pt
%\footskip 75pt
\textheight 302mm
\textwidth 185mm

\font\tenrm=cmr10

%\psdraft
\setcounter{page}{7}

\begin{document}

\pagestyle{fancyplain}
 \headrulewidth 0pt
 \plainheadrulewidth 0pt
 \footrulewidth 1pt
 \plainfootrulewidth 1pt
\rhead[\fancyplain{}{}]{\fancyplain{}{}}
\lhead[\fancyplain{}{}]{\fancyplain{}{}}
\rfoot[\fancyplain{}{}]%
{\fancyplain{\tiny IEEE NSS Symposium, 7 November, 2001}%
{\tiny IEEE NSS Symposium, 7 November, 2001}}
\cfoot{\tiny\thepage}
\lfoot[\fancyplain{}{}]%
{\fancyplain{\tiny H.~Kroha, MPI f\"ur Physik, Munich}%
{\tiny H.~Kroha, MPI f\"ur Physik, Munich}}

\fboxrule=0.8mm
\fboxsep=3mm
\parindent=0.0em
\arrayrulewidth=0.8mm
\tabcolsep=2mm
\renewcommand{\arraystretch}{1.15}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Page14
%
\begin{figure}

\begin{center}
\Blue{\fbox{\Large\bf Drift Tube Fabrication}}
\end{center}
\vspace{5mm}

\Red{\bf In a temperature-controlled clean room at JINR, Dubna
using an automated assembly station (developed by CERN/Frascati/NIKHEF).}

\vspace{145mm}
\mbox{\epsfig{figure=/.at/wwwatlas/ftp/outgoing/mdt/tubes/Dubna_prodrate.eps,width=1.10\textwidth}}

\vspace{-184mm}
\begin{center}
\mbox{\epsfig{figure=/.at/mdt_data/kroha/eps/dubna_wiring_5.eps,width=0.94\textwidth}}

\end{center}

\vspace{-200mm}

\end{figure}

\clearpage
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\end{document}
