% --------------------------------------------------------------------
% Site Review 24 July 2000
% Author: H. Kroha
% --------------------------------------------------------------------
%FORMAT latex % use LATEXE format
\documentstyle[epsfig,rotating,colordvi,fancyheadings]{foils}
% ---------------------------------------------------------------------
\oddsidemargin  -17mm
\evensidemargin -17mm
\topmargin -20mm
%\headheight 12pt
%\headsep 25pt
%\footheight 12pt
%\footskip 75pt
\textheight 255mm
\textwidth 190mm

\font\tenrm=cmr10

%\psdraft
\setcounter{page}{10}

\begin{document}

\pagestyle{fancyplain}
 \headrulewidth 0pt
 \plainheadrulewidth 0pt
 \footrulewidth 2pt
 \plainfootrulewidth 2pt
\rhead[\fancyplain{}{}]{\fancyplain{}{}}
\lhead[\fancyplain{}{}]{\fancyplain{}{}}
\rfoot[\fancyplain{}{}]%
{\fancyplain{\tiny IEEE NSS Symposium, 7 November, 2001}%
{\tiny IEEE NSS Symposium, 7 November, 2001}}
\cfoot{\tiny\thepage}
\lfoot[\fancyplain{}{}]%
{\fancyplain{\tiny H.~Kroha, MPI f\"ur Physik, Munich}%
{\tiny H.~Kroha, MPI f\"ur Physik, Munich}}

\fboxrule=0.8mm
\fboxsep=3mm
\parindent=0.0em

\renewcommand{\arraystretch}{1.10}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\begin{sidewaysfigure}

\vspace{-78mm}

\hspace{-28mm}
\begin{tabular}{ll}

\multicolumn{2}{l}{\Blue{\Large\bf Gas Leak Rate\hspace{52mm} High Voltage Stability Test}}\\

\mbox{\hspace{-10mm}\epsfig{figure=/.at/wwwatlas/ftp/outgoing/mdt/tubes/Leak_Test/Scheme2.eps,
width=0.55\textheight}} &
\mbox{\hspace{-110mm}\epsfig{figure=/.at/wwwatlas/ftp/outgoing/mdt/tubes/HV_Test/HV_global.eps,
width=0.43\textheight}} \\ [6mm]

\mbox{\hspace{-10mm}\epsfig{figure=/.at/wwwatlas/ftp/outgoing/mdt/tubes/Dubna_leakrate.eps,
bbllx=25mm,bblly=190mm,width=558mm}} &
\mbox{\hspace{-120mm}\epsfig{figure=/.at/wwwatlas/ftp/outgoing/mdt/tubes/Dubna_hvtest.eps,
bbllx=25mm,bblly=190mm,width=550mm}} \\

\end{tabular}


\end{sidewaysfigure}

\clearpage
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\end{document}
