=⇒ Randbedingungen für die Winkel:

sin 2β = 0.75 ± 0.06 sin 2α = −0.38 ± 0.26

γ = (56 ± 7)^∘

⇒ CP-Verletzung

(Ann: Unitarität, d.h. α+β +γ = 180^∘)

=⇒ 15 < Δm_s < 20 ps^{−1} (95% CL)

PD Dr. H. Kroha, Einführung in die moderne Teilchenphysik, ET2, WS 2000/01 226 226