Large Hadron Collider: 2005

• pp-Kollisionen mit E_{cms} = 14 TeV. • 40 MHz Kollisionsrate (alle 25 ns). • Hohe Luminosität: 10^{33} − 10^{34} cm^{−2}s^{−1}

Im Mittel 18 pp-Reaktionen und 1000 Teilchen/Kollision.

• Hohe Strahlendosen:

Innerer Spurdetektor: 2 · 10^{14} Protonen /cm^2 Äußerer Myondetektor: 10^{11} Neutronen/cm^2

PD Dr. H. Kroha: Einführung in die moderne Teilchenphysik, ET2, WS 2001/02