2.2 Verletzung der CP-Symmetrie in B-Meson-Zerfällen 2.2.1 B-Meson-Produktion

Exp. σ(bb) N_{BB} Reaktion LEP 7 nb 10^6/Exp. e^+e^{− 91 GeV}−→ Z^{0 4.5%}−→ bb → BB^′ + X CLEO 1 nb 1.0 · 10^7 e^+e^{− 10.6 GeV}−→ Υ(4S)^{100%}−→ B^0_dB^0_d, B^+B^− BaBar 1 nb 1.5 · 10^7 e^+e^{− 10.6 GeV}−→ Υ(4S)^{100%}−→ B^0_dB^0_d, B^+B^− BELLE 1 nb 0.6 · 10^7 e^+e^{− 10.6 GeV}−→ Υ(4S)^{100%}−→ B^0_dB^0_d, B^+B^− CDF 0.1 mb pp^{1.8 TeV}−→ bb + X

B-Meson-Fabriken

BaBar-Detektor am PEP II-Speicherring am SLAC, Kalifornien:

BELLE-Detektor am KEK-B-Speicherring am KEK Beschleunigerzentrum, Japan: